Εύβοια – ΣΟΚ: Άνδρας αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας 50 ετών περίπου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline, το πρωί της Πέμπτης 10/4 στην περιοχή Άγιος Βλάσσης στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου. Πρόκειται για υπάλληλο καθαριότητας στον Δήμο, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, όπου το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, ενώ είχε και μια κόρη που φοιτά στο Λύκειο. Τον βρήκαν κρεμασμένο σε χωράφι στο σπίτι του. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.