Εύβοια : Κρεμάστηκε στο κελί του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας μέσα στο κελί του στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, την Πέμπτη 20/7, κρεμασμένος με ένα σεντόνι.

Ο συγκεκριμένος ήταν αλλοδαπός και βρισκόταν υπό κράτηση . Όταν οι αστυνομικοί τον βρήκαν κρεμασμένο, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.