Εύβοια-ΣΟΚ: Γυναίκα αυτόχειρας βρέθηκε μέσα στο σπίτι της

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι σήμερα αργά το απόγευμα Δευτέρας 10 Νοεμβρίου. βρέθηκε μέσα στο σπίτι της 65χρονη γυναίκα κρεμασμένη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online η γυναίκα Αλβανικής καταγωγής, δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο γιος της να ανησυχήσει και να ειδοποιήσει ένα φίλο του να πάει στο σπίτι γιατί εκείνος δούλευε. Εκεί αντίκρισε το τραγικό θέαμα και ειδοποίησε τον γιό της. Στο σπίτι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

.