Χαλκίδα-ΣΟΚ : Αυτοκτόνησε πρώην πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου

Σοκαρισμένοι και θλιμμένοι συνάμα είναι συγγενείς φίλοι και οι πάρα πολλοί γνωστοί του συνταξιούχου ναυτικού και αγαπητού πρώην πρόεδρου του Ναυτικού Ομίλου ότι έβαλε τέλος στην ζωή του. Ο 76χρονος Πάνος Συκιώτης βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του σήμερα το πρωί. Είχε ασχοληθεί πολλά χρόνια με το ΝΟΧ στον οποίο είχε μάλιστα διατελέσει και πρόεδρος. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας .