Εύβοια : Σοκ με αυτοχειρία άνδρα 60 ετών που βρέθηκε κρεμασμένος

Η αστυνομία έρευνα τα αιτία του τραγικού θανάτου του που οδήγησαν έναν φιλήσυχο και οικογενειάρχη άνθρωπο 60 ετών που εργαζόταν σε επιχείρηση πολλά χρόνια στην περιοχή όπου ζούσε, στο Αλιβέρι. Τι ήταν αυτό που έσπρωξε τον αλλοδαπό αυτόχειρα στο απονενοημένο ώστε να βάλει ξαφνικά τέλος στην ζωή του, μέσα στο σπίτι του όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί; Τα ερωτήματα αυτά ταλανίζουν και την τοπική κοινωνία που σοκαρίστηκε από τον τραγική απόφασή του.