ΣΟΚ: Συρμός του Μετρό της Αθήνας αποσύρθηκε λόγω καπνών και μυρωδιάς καμένου – Επιβάτες παρουσίασαν δύσπνοια!

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα που προκύπτουν στα ελληνικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (11/1) συρμός στο Μετρό της Αθήνας, αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω καπνών και μυρωδιάς καμένου.

Πληροφορίες κάνουν λόγο πως η απόσυρση έγινε στον σταθμό Μοναστηράκι, αφού υπήρχε έντονη μυρωδιά καμένου.

Ο συρμός εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 3, Αεροδρόμιο – Δημοτικό Θέατρο.

Pronews.gr