Εύβοια: Φορητό μηχάνημα ανίχνευσης φλεβών στα παιδιά- Σημαντική δωρεά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Την δωρεά πραγματοποίησε η κα. Ματίνα Κυριάκου, στην παιδιατρική πτέρυγα του Νοσοκομείου Χαλκίδας

Σήμερα παραλάβαμε την δωρεά ενός φορητού μηχανήματος ανίχνευσης φλεβών από την Ματίνα Κυριάκου συγγραφέα του βιβλίου Αλέξανδρος «Να θυμάσαι θα ξαναβγεί ο ήλιος»η οποία δίνει μέρος των εσόδων του βιβλίου για να εξοπλίσει τις παιδιατρικές πτέρυγες των νοσοκομείων της χώρας με τα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τα παιδιά στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου μας . Ο Διοικητης του νοσοκομείου μας κος Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης και η Διευθυντήρια της Παιδιατρικής κλινικής Κα Φωτεινή Κουλουρά, ευχαρίστησαν της θερμά την κα Κυριάκου για την χορηγία αυτή.