Εύβοια: Σύγκρουση ημιφορτηγού με Ι.Χ. αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο απόγευμα Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου όταν σύμφωνα με πληροφορίες του evia online κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ημιφορτηγό στο δρόμο Αρτάκης – Ψαχνών. Περισσότερα σε νέα ανάρτηση.