Εύβοια-Τροχαίο: Η πρώτη εικόνα από το σημείο που έπεσε αυτοκίνητο σε βάθος 60 μέτρων-Οδηγούσε γυναίκα που παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ- Η κατάσταση της υγείας της

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πριν λίγο βράδυ Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή γυναίκα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έφυγε από την πορεία του και έπεσε σε χαράδρα 60 μέτρων στην περιοχή Αυλωναρίου-Οκτωνιάς στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Η 30χρονη είχε κυριολεκτικά άγιο καθώς οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο όπου έχει και πολλά δέντρα διαπίστωσαν ότι είχε ελαφρές αμυχές παρά την πτώση. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο κέντρο Υγείας.