Εύβοια-Τροχαίο: ΙΧ έπεσε σε κολώνα μετά τσίμπημα σφήκας στον οδηγό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Αλιβέρι Ευβοίας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της Δ.Ε.Η..

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος ύστερα από τσίμπημα σφήκας, γεγονός που ενδέχεται να τον αιφνιδίασε και να οδήγησε στην εκτροπή.