Δήμος Χαλκιδέων: ΙΧ έπεσε σε κάδο απορριμμάτων

ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Αλυκής, στη Δροσιά Χαλκίδας, το Σάββατο χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί τραυματισμός. Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον κάδο, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση αντικατάστασή του, καθώς εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς.