Εύβοια: ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα και βρέθηκε σε χωράφι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, evia online επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με νταλίκα, εξετράπη της πορείας του, και βρέθηκε σε χωράφι.

Ευτυχώς, η εκτροπή δεν είχε περαιτέρω συνέπειες παρά μόνο σημειώθηκαν μικρές καθυστερήσεις μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

Στο σημείο έφτασε και η πυροσβεστική. H οδηγός του οχήματος δεν έπαθε τίποτα ευτυχώς απλώς μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κ.Υ. Μαντουδίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.