Εύβοια: 4ο Τροχαίο ατύχημα -Έπεσε σε κολώνα αυτοκίνητο-Κόπηκε το ρεύμα σε περιοχή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο βράδυ Σαββάτου 20/12 στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Από τη σύγκρουση όμως προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ κόπηκε κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Άμεσα στο σημείο έφτασαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης.
Η κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο διεκόπη προσωρινά. Τα οχήματα εκτρέπονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες .