Εύβοια: Δεν υπήρξε απεγκλωβισμός της οδηγού στο τροχαίο στο Προκόπι-Ούτε τραυματίστηκε-Νέο fake news από την Ρέτσα και το evima-Τι μας είπε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Λουκάς Μούτσελος

Του Παναγιώτη Μουσσά-Μέλους της ΕΣΗΕΑ

ΝΕΟ FAKE NEWS από την Ματίνα Ρέτσα και το evima που ρέπει συνεχώς στον βερμπαλισμό. Μετά την ανάσταση του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και την δημοσίευση fake news με επίσημη βούλα σήμερα έκανε θρίλερ το θέμα του τροχαίου.

Μετά από επικοινωνία μας με τον διοικητή της πυροσβεστικής Ευβοίας Ταξίαρχο Λουκά Μούτσελο μας διαβεβαίωσε επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες μας ότι ουδέποτε η πυροσβεστική απεγκλώβισε την οδηγό που βγήκε μόνη της από το αυτοκίνητο και ΔΕΝ τραυματίστηκε. Ήταν μεν σε σε σοκ μεν αλλά χωρίς τραύματα και ότι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Μαντουδίου.

Επίσης το εξαιρετικό σώμα των εθελοντών Προκοπίου που συνδράμει με επιτυχία όποτε του ζητηθεί δεν έστειλε σήμερα στο συμβάν εκπροσώπους παρά τα όσα γράφει η Ρέτσα. Μιλήσαμε με τον επικεφαλής τους και με την πυροσβεστική.