Εύβοια-ΣΟΚ: Η πρώτη εικόνα από το σημείο που τραυματίστηκε σοβαρά οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγροτικό

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πριν από λίγο μεσημέρι Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο όταν μηχανή συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο στο κέντρο της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά ο οδηγός της μηχανής που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία.