Εύβοια-Τροχαίο: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Ψαχνά επί της οδού Αγγελή Γοβιού όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού οδηγού της μηχανής και της οδηγού του αυτοκινήτου.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.